en	
und	Caches

en	
und	Übersicht

en	
und	APC-Cache

en	
und	Memcache

en	
und	Inhaltselemente

en	
und	Slugs

en	
und	Weiterleitungen

en	
und	Cache Liste

en	
und	Cache Detail

en	
und	Dateiverwaltung

en	
und	Identifier

en	
und	Gruppe

en	
und	Backend

en	
und	Aktion

en	
und	Leeren

en	
und	Erfolg

en	
und	Fehler!

en	
und	Warnung!

en	
und	Cache wurde geleert: %s

en	
und	Cache existiert tatsächlich nicht: %s

en	
und	Es wurde keine Konfiguration gefunden für: %s

en	
und	Die "Class Loading"-Informationen werden durch Composer geregelt. "composer dump-autoload"-Befehl verwenden, um die Informationen zu aktualisieren.

en	
und	Die "Class Loading"-Informationen wurden aktualisiert.

en	
und	Excel generieren

en	Bildiste

en	
und	Zeige Vorschaubilder

en	
und	Bild

en	
und	Bildpfad

en	
und	Bildname

en	
und	Alt-Text

en	
und	Title-Text

en	
und	URL

en	
und	Verwendungen

en	
und	Tabelle

en	
und	Feld

en	
und	Bitte einen anderen Ordner oder den gewünschten Ordner erneut auswählen.

en	
und	Es gibt keine verknüpften Bilder für den gewählten Ordner.

en	
und	Standard Sprach-Code

en	
und	Weiterleitungen

en	
und	Quelle

en	
und	Ziel

en	
und	HTTP-Status

en	
und	Es sind noch keine Weiterleitungen vorhanden. Sie können hier neue hinzufügen.

en	
und	Erfolgreich gespeichert!

en	
und	Möchten Sie diesen Eintrag wirklich entfernen?

en	
und	Es ist keine Weiterleitungsdatei vorhanden oder sie ist nicht lesbar.

en	
und	Beim Auslesen der Weiterleitungsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

en	
und	Beim Speichern in die Weiterleitungsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

en	
und	Es sind Fehler vorhanden. Bitte überprüfen Sie die markierten Felder. Quelle darf nicht leer sein. Ziel muss mit "http(s)://" beginnen.

en	
und	Eintrag entfernen

en	
und	Neuen Eintrag nach diesem hinzufügen

en	
und	Liste

en	
und	Import

en	
und	Bitte eine CSV-Datei auswählen (Format pro Zeile: Quelle,Ziel):

en	
und	Versuche Ziel-URLs in TypoLinks umzuwandeln

en	
und	Weiterleitungen importieren

en	
und	Es wurde 1 Weiterleitung erfolgreich importiert.

en	
und	Es wurden %s Weiterleitungen erfolgreich importiert.

en	
und	Löschen

en	
und	Bitte eine CSV-Datei auswählen (Format pro Zeile: Quelle):

en	
und	Weiterleitungen löschen

en	
und	Es wurde 1 Weiterleitung gelöscht.

en	
und	Es wurden %s Weiterleitungen gelöscht.

en	
und	Es ist keine CSV-Datei ausgewählt!

en	
und	Es wurden keine Weiterleitungen gefunden!

en	
und	Memcache leeren!

en	
und	Memcache erfolgreich geleert!

en	
und	Slugs neu generieren

en	
und	Weiterleitungen importieren

en	
und	Es sind keine Tabellen ausgewählt!

en	
und	%s slug(s) wurden neu generiert!

en	
und	Es ist die Seite <b>"%s" (ID %s)</b> ausgewählt. Nur Datensätze unterhalb dieser Seite und Unterseiten werden in Betracht gezogen.

en	
und	Es ist keine spezielle Seite ausgewählt. Daher werden alle Datensätze in Betracht gezogen.